LIBRARY wpcap.dll

EXPORTS
		pcap_lookupdev
		pcap_lookupnet
		pcap_open_live
		pcap_open_offline
		pcap_close
		pcap_getnonblock
		pcap_setnonblock
		pcap_loop
		pcap_dispatch
		pcap_read
		pcap_setuserbuffer
		pcap_offline_read
		pcap_next
		pcap_stats
		pcap_stats_ex
		pcap_setfilter
		pcap_perror
		pcap_strerror
		pcap_geterr
		pcap_compile
		pcap_compile_nopcap
		pcap_freecode
		pcap_datalink
		pcap_snapshot
		pcap_is_swapped
		pcap_major_version
		pcap_minor_version
		pcap_file
		pcap_fileno
		pcap_dump_open
		pcap_dump_close
		pcap_dump_flush
		pcap_dump
		pcap_dump_file
		pcap_setbuff
		pcap_setmode
		pcap_sendpacket
		pcap_sendqueue_alloc
		pcap_sendqueue_destroy
		pcap_sendqueue_queue
		pcap_sendqueue_transmit
		pcap_next_etherent
		pcap_getevent
		pcap_setmintocopy
		pcap_open_dead
		pcap_findalldevs
		pcap_freealldevs
		pcap_live_dump
		pcap_live_dump_ended
		bpf_filter
		bpf_validate
		bpf_image
		bpf_dump
		wsockinit
		endservent
		getservent
		eproto_db
		pcap_stats_ex
		pcap_open
		pcap_createsrcstr
		pcap_parsesrcstr
		pcap_findalldevs_ex
		pcap_remoteact_accept
		pcap_remoteact_list
		pcap_remoteact_close
		pcap_remoteact_cleanup
		install_bpf_program
		pcap_next_ex
		pcap_offline_filter
		pcap_setsampling
		pcap_breakloop
		pcap_list_datalinks
		pcap_list_datalinks
		pcap_set_datalink
		pcap_datalink_name_to_val
		pcap_datalink_val_to_name
		pcap_datalink_val_to_description
		pcap_lib_version
		pcap_dump_file
		pcap_dump_ftell
		pcap_get_airpcap_handle
		pcap_create
		pcap_activate
		pcap_set_promisc
		pcap_set_snaplen
		pcap_set_timeout
		pcap_set_buffer_size
		pcap_hopen_offline
		pcap_setdirection
		pcap_free_datalinks